九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器,,,,,,,,全钽外壳

CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器,,,,,,,,全钽外壳,,,,,,,,普遍应用于石油钻井,,,,,,,,石油,,,,,,,,自然气勘探装备,,,,,,,,航空航天,,,,,,,,卫星,,,,,,,,等直流和脉冲电路中

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CA58B

  • 额定容量:

    10μF~680μF

  • 额定电压:

    50V~125V

  • 产品特点:

    全钽外壳,,,,,,,,低泄电流,,,,,,,,使用情形温度-55℃~+200℃

  • 起订数目:

    10pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    黄色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CA58B 高温液体钽电容器


全钽外壳,,,,,,,,使用情形温度 -55+200

  (气密封)

 

 

简介和特点

● CA58B 系列高温钽电容器,,,,,,,,全钽外壳,,,,,,,,气密封,,,,,,,,带入口高温套管;;;;; ;

● 有正负极性,,,,,,,,轴向引出,,,,,,,,低泄电流,,,,,,,,高可靠性,,,,,,,,寿命长;;;;; ;

● 耐反向电压能力:3V

● 耐高纹波电流,,,,,,,,可在高温情形200℃下使用;;;;; ;

● 普遍应用于石油钻井,,,,,,,,石油,,,,,,,,自然气勘探装备,,,,,,,,航空航天,,,,,,,,卫星,,,,,,,,等直流和脉冲电路中。。。。。。。。

● 执行标准: QJ/PWV344-2011    可替换:134D

 

要手艺性能

● 使用温度规模: -55℃~+200(>85℃ 时,,,,,,,,施加降额电压);

● 贮存温度规模:-62℃~+130

● 容量公差:K=±10% ,M=±20%,-10%~+30%,-20%~+50%

 

订购要领

(九洲国际官网型号:GTCA58B 157 M 100 T3)

GT

CA58B

157

M

100

T3

品牌

型号

标称容量

容量公差

额定电压

尺寸代码

Green Tech

高温液体钽电容器

157: 15X107(pF)

第一位和第二位数字为有用数字,,,,,,,,第三位数为指数,,,,,,,,在有用数字后面加0的个数

K=±10%
 M=±20%

50V=050

60V=060

75V=075

100V=100
125V=125

详见规格书

 1




留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,,,,,,想相识更多详情,,,,,,,,请在这里留言,,,,,,,,我们会尽快回复您。。。。。。。。
相关产品
高温液体钽电容工厂 CA382 200℃ 高温液体钽电容器,,,,,,,,全钽外壳

CA382 200℃ 高温液体钽电容器,,,,,,,,全钽外壳

CA382 200℃ 高温液体钽电容器,,,,,,,,全钽外壳,,,,,,,,气密封,,,,,,,,带入口高温绝缘套管。。。。。。。。
石油钻井高温钽电容器 石油钻井用 CA53D 200℃ 高温液体钽电容器

石油钻井用 CA53D 200℃ 高温液体钽电容器

CA53D 200℃ 高温液体钽电容器高温特征优良,,,,,,,,可在情形温度200 ℃下使用,,,,,,,,适合石油钻井,,,,,,,,勘探装备等高温装备的直流和脉冲电路中使用。。。。。。。。
高温钽电容器工厂 GTCAP 专业定制 CA53 200℃高温钽电容器 直流和脉冲电路

GTCAP 专业定制 CA53 200℃高温钽电容器 直流和脉冲电路

CA53 200℃高温钽电容器高温特征优良,,,,,,,,可在情形温度200 ℃下使用,,,,,,,,适合石油钻井,,,,,,,,勘探装备等高温装备的直流和脉冲电路中使用。。。。。。。。
200℃ 高温液体钽电容器 CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器

CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器

CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器全钽外壳,,,,,,,,气密封,,,,,,,,带入口高温套管。。。。。。。。普遍应用于石油钻井,,,,,,,,石油,,,,,,,,自然气勘探装备,,,,,,,,航空航天,,,,,,,,卫星,,,,,,,,军事装备等直流和脉冲电路中。。。。。。。。
高温钽电容 CA501S 155℃ 高温钽电容器

CA501S 155℃ 高温钽电容器

CA501S 155℃ 高温钽电容器 金属外壳,,,,,,,,半密封,,,,,,,,轴向引出,,,,,,,,带高温套管,,,,,,,,电性能稳固,,,,,,,,有正负极性,,,,,,,,寿命长,,,,,,,,低消耗,,,,,,,,低泄电流,,,,,,,,高温特征优良,,,,,,,,可在情形温度155 ℃下使用
高温液体钽电容生产厂家 CA501 175℃ 高温液体钽电容器 生产厂家定制

CA501 175℃ 高温液体钽电容器 生产厂家定制

CA501 175℃ 高温液体钽电容器,,,,,,,,高温特征优良,,,,,,,,适合石油钻井,,,,,,,,勘探等高温作业的装备使用。。。。。。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,,,,,,想相识更多详情,,,,,,,,请在这里留言,,,,,,,,我们会尽快回复您。。。。。。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】