九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,,,金属外壳同向引线

CA30T 液体钽电容器,,,,,金属外壳同向引线,,,,, 体积。 。。。。。。。,,泄电流。 。。。。。。。,,寿命长,,,,,电性能稳固,,,,,可靠性高。 。。。。。。。普遍应用于:通讯装备,,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。 。。。。。。。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CA30T

  • 额定容量:

    1.0μF~1000μF

  • 额定电压:

    6.3V~125V

  • 产品特点:

    玻璃半密封,,,,,金属外壳,,,,,同向引出

  • 起订数目:

    100pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    银色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CA30T  系列同向引线液体钽电容器

(玻璃半密封)



简介

● CA30T 系列玻璃密封液体钽电容器,,,,,接纳金属银作为外壳,,,,,同向引出,,,,,有正负极性;;;;;;
● 体积。 。。。。。。。,,泄电流。 。。。。。。。,,寿命长,,,,,电性能稳固,,,,,可靠性高;;;;;;
● 本系列产品切合国家电子工业标准:QJ/PWV82-2003;;;;;;
● 普遍应用于:通讯装备,,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中

主要手艺性能

● 使用温度规模 : -55℃~+125℃(>85℃ 时,,,,,施加降额电压)
● 容量公差: M=±20%,K=±10%
● 容量规模:1.0μF~1000μF
● 电压规模: 6.3V~125V

订购要领

(九洲国际官网型号: CA30T-105M016)

GT

CA30T

 105

M

016

品牌名称

型号

标称容量

公差

额定电压

Green Tech

半密封

液体钽电解电容器

105: 10X 105 (pF)

第一位和第二位数字为有用数字,,,,,第三位数为指数,,,,,在有用数字后面加0的个数


K=±10%
 M=±20% 

6.3V=006
10V=010
16V=016
25V=025
40V=040

50V=050

63V=063

75V=075

100V=100
125V=125



留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,,,想相识更多详情,,,,,请在这里留言,,,,,我们会尽快回复您。 。。。。。。。
相关产品
液体钽电容器 GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

CA30 液体钽电容器体积。 。。。。。。。,,泄电流。 。。。。。。。,,寿命长,,,,,电性能稳固,,,,,可靠性高,,,,,普遍应用于通讯装备,,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。 。。。。。。。
液体钽电容器厂家,,,,,GTCAP CA301 液体钽电容器,,,,,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,,,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,,,轴向引出金属外壳,,,,,体积。 。。。。。。。,,有正负极性,,,,,泄电流。 。。。。。。。,,寿命长,,,,,高可靠性,,,,,普遍应用于通讯装备,,,,,仪器仪表装备的直流或者脉冲电路。 。。。。。。。
CAK39H 液体钽电容器 GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,,,高可靠性

GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,,,高可靠性

CAK39H 液体钽电容器,,,,,高可靠性,,,,,零缺陷,,,,,高品质。 。。。。。。。普遍应用于 宇航,,,,,卫星,,,,,航空航天装备,,,,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。 。。。。。。。
液体钽电容器, CA30, CA30-M, GTCAP GTCAP CA30M液体钽电容器,,,,,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

GTCAP CA30M液体钽电容器,,,,,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

CA30M液体钽电容器,,,,,金属外壳轴向引出半密封,有正负极性,,,,,轴向引出,,,,,体积。 。。。。。。。,,泄电流。 。。。。。。。,,高可靠性,,,,,寿命长,普遍应用于:通讯装备,,,,,仪器仪表等直流或脉冲电路。 。。。。。。。
气密封液体钽电容器 GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,,,金属外壳,,,,,气密封

GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,,,金属外壳,,,,,气密封

CA31液体钽电容器,,,,,轴线引线,,,,,金属外壳,,,,,气密封,,,,,有正负极性。 。。。。。。。普遍应用于:通讯装备,,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。 。。。。。。。
军标液体钽电容器 GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,,,高可靠性,,,,,高品质

GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,,,高可靠性,,,,,高品质

CAK39HE 液体钽电容器,,,,,可靠,,,,,清静、高品质。 。。。。。。。普遍应用于 宇航,,,,,卫星,,,,,航空航天装备,,,,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。 。。。。。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,,,想相识更多详情,,,,,请在这里留言,,,,,我们会尽快回复您。 。。。。。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】