九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,,,,, ,金属外壳同向引线

CA30T 液体钽电容器,,,,,,, ,金属外壳同向引线,,,,,,, , 体积小!!!。。,,,,,, ,泄电流小!!!。。,,,,,, ,寿命长,,,,,,, ,电性能稳固,,,,,,, ,可靠性高。。。。。。普遍应用于:通讯装备,,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CA30T

  • 额定容量:

    1.0μF~1000μF

  • 额定电压:

    6.3V~125V

  • 产品特点:

    玻璃半密封,,,,,,, ,金属外壳,,,,,,, ,同向引出

  • 起订数目:

    100pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    银色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CA30T  系列同向引线液体钽电容器

(玻璃半密封)



简介

● CA30T 系列玻璃密封液体钽电容器,,,,,,, ,接纳金属银作为外壳,,,,,,, ,同向引出,,,,,,, ,有正负极性;;;;;
● 体积小!!!。。,,,,,, ,泄电流小!!!。。,,,,,, ,寿命长,,,,,,, ,电性能稳固,,,,,,, ,可靠性高;;;;;
● 本系列产品切合国家电子工业标准:QJ/PWV82-2003;;;;;
● 普遍应用于:通讯装备,,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中

主要手艺性能

● 使用温度规模 : -55℃~+125℃(>85℃ 时,,,,,,, ,施加降额电压)
● 容量公差: M=±20%,K=±10%
● 容量规模:1.0μF~1000μF
● 电压规模: 6.3V~125V

订购要领

(九洲国际官网型号: CA30T-105M016)

GT

CA30T

 105

M

016

品牌名称

型号

标称容量

公差

额定电压

Green Tech

半密封

液体钽电解电容器

105: 10X 105 (pF)

第一位和第二位数字为有用数字,,,,,,, ,第三位数为指数,,,,,,, ,在有用数字后面加0的个数


K=±10%
 M=±20% 

6.3V=006
10V=010
16V=016
25V=025
40V=040

50V=050

63V=063

75V=075

100V=100
125V=125



留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,,,,, ,想相识更多详情,,,,,,, ,请在这里留言,,,,,,, ,我们会尽快回复您。。。。。。
相关产品
液体钽电容器 GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

CA30 液体钽电容器体积小!!!。。,,,,,, ,泄电流小!!!。。,,,,,, ,寿命长,,,,,,, ,电性能稳固,,,,,,, ,可靠性高,,,,,,, ,普遍应用于通讯装备,,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。
液体钽电容器厂家,,,,,,, ,GTCAP CA301 液体钽电容器,,,,,,, ,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,,,,, ,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,,,,, ,轴向引出金属外壳,,,,,,, ,体积小!!!。。,,,,,, ,有正负极性,,,,,,, ,泄电流小!!!。。,,,,,, ,寿命长,,,,,,, ,高可靠性,,,,,,, ,普遍应用于通讯装备,,,,,,, ,仪器仪表装备的直流或者脉冲电路。。。。。。
CAK39H 液体钽电容器 GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,,,,, ,高可靠性

GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,,,,, ,高可靠性

CAK39H 液体钽电容器,,,,,,, ,高可靠性,,,,,,, ,零缺陷,,,,,,, ,高品质。。。。。。普遍应用于 宇航,,,,,,, ,卫星,,,,,,, ,航空航天装备,,,,,,, ,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。
液体钽电容器, CA30, CA30-M, GTCAP GTCAP CA30M液体钽电容器,,,,,,, ,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

GTCAP CA30M液体钽电容器,,,,,,, ,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

CA30M液体钽电容器,,,,,,, ,金属外壳轴向引出半密封,有正负极性,,,,,,, ,轴向引出,,,,,,, ,体积小!!!。。,,,,,, ,泄电流小!!!。。,,,,,, ,高可靠性,,,,,,, ,寿命长,普遍应用于:通讯装备,,,,,,, ,仪器仪表等直流或脉冲电路。。。。。。
气密封液体钽电容器 GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,,,,, ,金属外壳,,,,,,, ,气密封

GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,,,,, ,金属外壳,,,,,,, ,气密封

CA31液体钽电容器,,,,,,, ,轴线引线,,,,,,, ,金属外壳,,,,,,, ,气密封,,,,,,, ,有正负极性。。。。。。普遍应用于:通讯装备,,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。
军标液体钽电容器 GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,,,,, ,高可靠性,,,,,,, ,高品质

GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,,,,, ,高可靠性,,,,,,, ,高品质

CAK39HE 液体钽电容器,,,,,,, ,可靠,,,,,,, ,清静、高品质。。。。。。普遍应用于 宇航,,,,,,, ,卫星,,,,,,, ,航空航天装备,,,,,,, ,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,,,,, ,想相识更多详情,,,,,,, ,请在这里留言,,,,,,, ,我们会尽快回复您。。。。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】