九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,, ,,金属外壳同向引线

CA30T 液体钽电容器,,,, ,,金属外壳同向引线,,,, ,, 体积小,,,, ,,泄电流小,,,, ,,寿命长,,,, ,,电性能稳固,,,, ,,可靠性高 。。 。 。 。。。普遍应用于:通讯装备,,,, ,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中 。。 。 。 。。。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CA30T

  • 额定容量:

    1.0μF~1000μF

  • 额定电压:

    6.3V~125V

  • 产品特点:

    玻璃半密封,,,, ,,金属外壳,,,, ,,同向引出

  • 起订数目:

    100pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    银色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CA30T  系列同向引线液体钽电容器

(玻璃半密封)



简介

● CA30T 系列玻璃密封液体钽电容器,,,, ,,接纳金属银作为外壳,,,, ,,同向引出,,,, ,,有正负极性;;;;; ;;;
● 体积小,,,, ,,泄电流小,,,, ,,寿命长,,,, ,,电性能稳固,,,, ,,可靠性高;;;;; ;;;
● 本系列产品切合国家电子工业标准:QJ/PWV82-2003;;;;; ;;;
● 普遍应用于:通讯装备,,,, ,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中

主要手艺性能

● 使用温度规模 : -55℃~+125℃(>85℃ 时,,,, ,,施加降额电压)
● 容量公差: M=±20%,K=±10%
● 容量规模:1.0μF~1000μF
● 电压规模: 6.3V~125V

订购要领

(九洲国际官网型号: CA30T-105M016)

GT

CA30T

 105

M

016

品牌名称

型号

标称容量

公差

额定电压

Green Tech

半密封

液体钽电解电容器

105: 10X 105 (pF)

第一位和第二位数字为有用数字,,,, ,,第三位数为指数,,,, ,,在有用数字后面加0的个数


K=±10%
 M=±20% 

6.3V=006
10V=010
16V=016
25V=025
40V=040

50V=050

63V=063

75V=075

100V=100
125V=125



留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,, ,,想相识更多详情,,,, ,,请在这里留言,,,, ,,我们会尽快回复您 。。 。 。 。。。
相关产品
液体钽电容器 GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

CA30 液体钽电容器体积小,,,, ,,泄电流小,,,, ,,寿命长,,,, ,,电性能稳固,,,, ,,可靠性高,,,, ,,普遍应用于通讯装备,,,, ,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中 。。 。 。 。。。
液体钽电容器厂家,,,, ,,GTCAP CA301 液体钽电容器,,,, ,,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,, ,,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,, ,,轴向引出金属外壳,,,, ,,体积小,,,, ,,有正负极性,,,, ,,泄电流小,,,, ,,寿命长,,,, ,,高可靠性,,,, ,,普遍应用于通讯装备,,,, ,,仪器仪表装备的直流或者脉冲电路 。。 。 。 。。。
CAK39H 液体钽电容器 GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,, ,,高可靠性

GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,, ,,高可靠性

CAK39H 液体钽电容器,,,, ,,高可靠性,,,, ,,零缺陷,,,, ,,高品质 。。 。 。 。。。普遍应用于 宇航,,,, ,,卫星,,,, ,,航空航天装备,,,, ,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中 。。 。 。 。。。
液体钽电容器, CA30, CA30-M, GTCAP GTCAP CA30M液体钽电容器,,,, ,,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

GTCAP CA30M液体钽电容器,,,, ,,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

CA30M液体钽电容器,,,, ,,金属外壳轴向引出半密封,有正负极性,,,, ,,轴向引出,,,, ,,体积小,,,, ,,泄电流小,,,, ,,高可靠性,,,, ,,寿命长,普遍应用于:通讯装备,,,, ,,仪器仪表等直流或脉冲电路 。。 。 。 。。。
气密封液体钽电容器 GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,, ,,金属外壳,,,, ,,气密封

GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,, ,,金属外壳,,,, ,,气密封

CA31液体钽电容器,,,, ,,轴线引线,,,, ,,金属外壳,,,, ,,气密封,,,, ,,有正负极性 。。 。 。 。。。普遍应用于:通讯装备,,,, ,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中 。。 。 。 。。。
军标液体钽电容器 GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,, ,,高可靠性,,,, ,,高品质

GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,, ,,高可靠性,,,, ,,高品质

CAK39HE 液体钽电容器,,,, ,,可靠,,,, ,,清静、高品质 。。 。 。 。。。普遍应用于 宇航,,,, ,,卫星,,,, ,,航空航天装备,,,, ,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中 。。 。 。 。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,, ,,想相识更多详情,,,, ,,请在这里留言,,,, ,,我们会尽快回复您 。。 。 。 。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】